diff --git a/src/features/auth/pages/LoginPage.jsx b/src/features/auth/pages/LoginPage.jsx
index 19434a4..3a8cdbc 100644
--- a/src/features/auth/pages/LoginPage.jsx
+++ b/src/features/auth/pages/LoginPage.jsx
@@ -14,7 +14,6 @@
 } from "antd";
 import { UserOutlined, LockOutlined } from "@ant-design/icons";
 import { useAuth } from "../contexts/AuthContext"; // 使用新的 AuthContext
-// import { loginUser } from '../services/authApi'; // 如果不直接在 context 中调用 API
 
 const { Title, Text } = Typography;
 
@@ -33,10 +32,18 @@
   const onFinish = async (values) => {
     setLoading(true);
     try {
-      await login({ username: values.username, password: values.password });
-      // 登录成功后的导航由 AuthContext 内部或 ProtectedRoute 处理
-      // AuthContext 已经包含成功提示，这里不再重复提示
-      navigate("/"); // 或者根据用户角色导航到不同页面
+      const params = {
+        username: values.username,
+        password: values.password,
+      };
+      const userData = await login(params);
+      
+      // 根据用户角色导航到不同页面
+      if (userData && userData.role === 'admin') {
+        navigate("/admin"); // 管理员导航到管理面板
+      } else {
+        navigate("/"); // 普通用户导航到首页
+      }
     } catch (error) {
       // 错误消息由 AuthContext 中的 login 方法或 request 拦截器处理
       console.error("Login page error:", error);
